WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Crotch, William
identifier: 121579808
birth: 1775-07-05, Norwich
death: 1847-12-29, Taunton
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Organist
residence: Oxford
residence: London
- ab 1786 Studium in Cambridge, ab 1788 in Oxford
- ab 1790 Organist der Christ Church in Oxford
- ab 1797 Universitätsprofessor und Organist am St. John’s College in Oxford
- ab 1807 Musikpädagoge in London
- Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv 1817 bis 1830)
- 1822 bis 1832 Rektor der Royal Academy of Music