WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sengstack, Christiane Grund, Christiane (Christel) Eleonore[^1]
[^1: - Tochter (ältestes Kind) des Hamburger Musiklehrers Georg Friedrich Grund und seiner Frau Christiane Eleonore, geb. Steinert; musikalische Ausbildung durch den Vater
- Schwester von Friedrich Wilhelm Grund, Eduard Grund und Julie Grund
- musikalisches Wunderkind, Debüt als Pianistin im Hamburger Schauspielhaus 1791, als Sängerin Auftritte ab 1795
- 1. Oktober 1802 Heirat mit Georg Friedrich Sengstack
- als dilettierende Musikerin (Sängerin, Pianistin) im Bremer Musikleben bis mindestens 1824 aktiv; sang in der Bremer konzertanten Erstaufführung der Euryanthe am 5. Mai 1824 die Titelpartie]