WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

120482673 Brückmann, Karl Philipp[^1]
[^1: - Sohn des Arztes Philipp Ludwig Brückmann (1699–1775) und seiner Frau Dorothea Wilhelmina Lucretia, geb. Praun
- Kurarzt in Bad Ems, veröffentlichte 1772 die Neue verbesserte und vollständige Beschreibung der gesunden warmen Brunnen und Bäder zu Ems
- Weber machte bei seinem Aufenthalt in Ems 1809 Schulden in Höhe von 110 Gulden bei Brückmann]