WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Herbeck, Johann von
identifier: 118549448
birth: 1831-12-25, Wien
death: 1877-10-28, Wien
sex: m
residence: Wien
occupation: Komponist
occupation: Dirigent
occupation: Kapellmeister
Von 1870 bis 1875 Direktor der Wiener Hofoper.