WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Marie von Sachsen-Altenburg; Alexandrine Marie Wilhelmine Katharine Charlotte Therese Henriette Luise Pauline Elisabeth Friederike Georgine von Sachsen-Hildburghausen; Marie, Königin von Hannover
identifier: 102164711
birth: 1818-04-14, Hildburghausen
death: 1907-01-09, Gmunden
sex: f
residence: Altenburg
residence: Hannover
- Tochter von Joseph von Sachsen-Hildburghausen (ab 1826 von Sachsen-Altenburg) und Amalie von Württemberg
- heiratete am 18. Februar 1843 den Kronprinzen (ab 1851 König) Georg (V.) von Hannover
- 1851 bis 1866 an der Seite ihres Mannes Königin von Hannover
- lebte nach der Eingliederung Hannovers in das Königreich Preußen zunächst auf Schloss Marienburg, ab 1867 in Österreich (Witwensitz war das Schloss Thun in Gmunden)