WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Miller, Sebastian; Miller, Friedrich Sebastian
birth: 1790-01-01/1791-12-31
death: 1819-04-03, Wien
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Karlsruhe
residence: Wien
- als noch junger erster Tenorist ab mindestens 1814 bis 1817 am Hoftheater Karlsruhe
- Ende 1814 / Anfang 1815 Heirat mit der Schauspielerin Amalie Leonhard
- Dezember 1817 bis November 1818 an der Hofoper in Wien
- starb laut Wiener AmZ 1819 (Sp. 228) an den Folgen einer langwierigen auszehrenden Krankheit