WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Haug, Christoph Haug, Theodor Christoph Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des Instrumentenmachers Johann Friedrich Haug (1730–1793)
- württembergischer Hof-Instrumentenmacher
- Gläubiger von Carl Maria von Weber]