WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Haug, Christoph; Haug, Theodor Christoph Friedrich
birth: 1771
death: 1847
sex: m
occupation: Instrumentenbauer
residence: Stuttgart
residence: Ludwigsburg
- Sohn des Instrumentenmachers Johann Friedrich Haug (1730–1793)
- württembergischer Hof-Instrumentenmacher
- Gläubiger von Carl Maria von Weber