WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zahlhas, Henriette Charlotte von Erhard, Henriette Charlotte Herzinger, Henriette Charlotte[^1]
[^1: - Tochter von Anton Erhard und seiner Frau Christina, geb. Hurtmann
- in erster Ehe verheiratet mit Friedrich August Herzinger (gest. 31. August 1816)
- in zweiter Ehe verheiratet mit Johann Baptist Zahlhas (Heirat am 6. August 1823 in Bremen)
- kam mit ihrem Ehemann 1825 nach Dresden]