WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Krickeberg, Carl Ludwig
identifier: 136534066
birth: 1760
death: 1818-11-01/1818-11-30
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Theaterdirektor
residence: Mecklenburg
residence: Hamburg
residence: Königsberg
- 1797 bis 1799 am Schweriner Theater, Fach: erste und zweite Liebhaber
- heiratete am 1. September 1798 in Stralsund seine Kollegin Friederike Koch
- 1799 bis Ostern 1800 am Hamburger Theater
- Oktober/November 1800 am Theater Kassel
- Hofschauspieldirektor in Mecklenburg-Schwerin von Januar 1801 bis Sommer 1806 (Spielorte: Schwerin, Rostock, Doberan, Stralsund, Güstrow), danach Übergabe der Direktion an den Grafen Carl Friedrich von Hahn-Neuhaus
- Ehepaar Krickeberg spielte mit der Truppe weiter in Rostock (Herbst 1806), Schwerin (Dezember 1806 bis März 1807), musste danach aber kriegsbedingt nach Altona ausweichen
- Ehepaar ab Dezember 1807 wieder in Mecklenburg (vorübergehend gemeinsame Direktion mit Graf Rasowsky, ab 1808 wieder selbständig)
- März 1811 bis April 1815 am Theater Hamburg
- 1815/16 am Theater Königsberg; Familie auf der Reise nach Berlin im April 1816 in Elbing
- kam 1816 bereits kränklich nach Berlin, wo die Ehefrau ab Mai engagiert war; dort im November 1818 gestorben