WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Uttenrodt, Wolf Sigmund Georg; Uetterodt-Scharfenberg, Ludwig Wolff Siegmund Georg Freiherr von
birth: 1756-01-15, Lupnitz
death: 1820-03-26, Darmstadt
sex: m
occupation: Oberhofmeister
occupation: Oberkämmerer
residence: Darmstadt
- aus dem thüringischen Freiherrengeschlecht U(e)tterodt-Scharfenberg, Lupnitzer Linie
- langjähriger Oberschenk am Darmstädter Hof, 1800 zum Oberhofmeister und am 21. März 1808 zum Ober-Kammerherrn von Ludewig I. ernannt
- Sohn aus erster Ehe: Wolf Horst von Uttenrodt zum Scharfenberg (1788–1836, 1829 Erhebung in den Grafenstand)
- verh. in zweiter Ehe mit Christiane, geb. Neubert; gemeinsame Söhne: Wolfgang Siegmund, Karl Friedrich August, Heinrich Wilhelm August, Ludwig Friedrich Karl