WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Isaacs, John
birth: 1791
death: 1830, London
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger (Bass)
residence: London
Sohn eines Londoner Kaufmanns, wurde bereits im Alter von 13 Jahren, noch Falsettist, bekannt, als er in Konzerten Lieder vortrug; er sang später am English Opera House und an Covent Garden, dort wirkte er in der Uraufführung von Webers Oberon 1826 als Hassan (Captain) mit