WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pius VII.; Chiaramonti, Luigi Barnabà Niccolò Maria
identifier: 118792431
birth: 1742-08-14, Cesena
death: 1823-08-20, Rom
sex: m
occupation: Papst
residence: Rom
Papst von 1800 bis 1823; Weber übersandte ihm 1818 ein Widmungsexemplar seiner Es-Dur-Messe.