WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117588431 Müller, Gustav Müller, Gustav Heinrich Theodor [Sohn des Braunschweiger Kammermusikers Aegidius Müller (1766–1841), erste Ausbildung beim Vater; Mitglied der Braunschweiger Hofkapelle sowie des Streichquartetts der Gebrüder Müller]