WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schäfer, Heinrich Schäfer, Johann Heinrich[^1]
[^1: - 1801 bis 1804 unter Direktor Carl Ludwig Krickeberg in Schwerin, Stralsund, Rostock und Doberan (Fach: Bediente, Alte, Baßrollen)
- heiratete 1802 seine Kollegin Wilhelmine Stegmann
- 1804 bis September 1855 (Pensionierung) am Hamburger Theater engagiert, spielte laut Lembert-Taschenbuch 1823, S. 381 „edle Männer im Schauspiel; in der Oper, Baritonparthien“, gab in den Hamburger Erstaufführungen den Don Franzisco de Carcamo in der Preciosa und den Ottokar im Freischütz
- langjährige Tätigkeit im Hamburger Theaterausschuss, 1821 u. a. für die Auswahl der Schauspielmusiken/Zwischenaktmusiken zuständig (entsprechende Rüge in der AmZ)]