WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

136139639 Gropius, Ferdinand[^1]
[^1: - Sohn von Wilhelm Ernst Gropius (1765–1852) und Lucie Henriette, geb. Graeffer (1771–1811)
- Bruder von Carl Wilhelm Gropius
- 1823 bis 1828 Theatermaler in Leipzig, entwarf u. a. die Bühnenbilder zur deutschen Erstaufführung von Webers Oberon am 24. Dezember 1826 am Leipziger Stadttheater
- 1828 Heirat mit Antonie Dietrich
- mit seinem älteren Bruder Carl Wilhelm Mitbegründer und Mitinhaber des Dioramas in Berlin
- 1827 Wechsel nach Berlin an das Königsstädtische Theater, schuf dort u. a. Bühnenbilder zur Neuinszenierung von Wranitzkys Oberon am 25. Juni 1828
- bis 1831 Mitinhaber der Gropiusschen Buch- und Kunsthandlung in Berlin, die sein jüngerer Bruder Georg Friedrich (1802–1842) leitete
- im Oktober 1838 in St. Petersburg bezeugt
- 1842 Theaterdekorationen in Dresden
- beging Freitod nach dem Tod seiner Frau]