WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sedlmayr, Max Sedlmair, Max Sedlmaier, Max Sedlmayer, Max Sedlmeier, Max Sedlmeyer, Max[^1]
[^1: Ab November 1821 als zweiter Bassist am Hoftheater Hannover, sang u. a. in den dortigen Erstaufführungen des Freischütz (13. März 1822) und der Euryanthe (22. Juni 1824) Kuno bzw. König Ludwig sowie in der des Fidelio (7. Dezember 1824) den Rocco.
Folgende Nachweise sind eventuell mit ihm in Verbindung zu bringen:
- möglicherweise verwandt mit dem 1808 verstorbenen Münchner Bassisten Philipp Sedlmayr?
- ein Sedelmaier aus München gastierte in der Saison 1813/14 in Augsburg unter Direktorin Caroline Müller
- ein Sedlmayr/Sedlmair aus München spielte unter Friedrich Wilhelm Hunnius im Mai/Juni 1816 in Rudolstadt und im Juli/August 1816 (evtl. bis Oktober 1816) in Gotha
- Januar bis Juli 1820 Auftritte eines Sedlmayr am Theater Mannheim, allerdings ist im März/April 1820 unter Direktor Joseph Schemenauer in Bern ein Bassist Sedelmayer dokumentiert (AmZ 1820, Sp. 364); derselbe (Sedlmeyer) dann bis September 1820 unter Schemenauer in Straßburg (AmZ 1821, Sp. 399)]