WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117310719 Schuncke, Johann Gottfried Schunke, Gottfried[^1]
[^1: - Sohn des Bäckers Johann Gottfried Schuncke (1742–1807); Bruder von Andreas und Christoph Schuncke
- musikalische Ausbildung beim Stadtmusikanten Wansleben in Halle/Saale
- ab 1798 Hornist im Theaterorchester in Magdeburg
- 1800 bis 1806 in Berlin tätig, 1807 Kunstreise u. a. nach Paris
- ab 1809 Mitglied der Hofkapelle in Kassel gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Michael (1778–1821)
- 1815 bis zur Pensionierung 1850 Mitglied der Hofkapelle in Stuttgart
- Vater von Ludwig Schunke]