WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1069098590 Weber, Maria Cäcilia Cordula Stamm, Maria Cäcilia Cordula[^1]
[^1: - Tochter von Johann Otto (Jonas) Stamm und seiner Frau Sophia Elisabeth, geb. Wimmer
- seit dem 14. September 1756 Ehefrau von Fridolin Weber, dem Onkel von C. M. von Weber und dem Bruder von Franz Anton von Weber; der Ehe entstammen 4 Töchter (Josepha, Aloysia, Constanze und Sophie)]