WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Maria Cäcilia Cordula; Stamm, Maria Cäcilia Cordula
identifier: 1069098590
birth: 1727-10-23, Mannheim
death: 1793-08-22, Wien
sex: f
residence: Mannheim
residence: München
residence: Wien
- Tochter von Johann Otto (Jonas) Stamm und seiner Frau Sophia Elisabeth, geb. Wimmer
- seit dem 14. September 1756 Ehefrau von Fridolin Weber, dem Onkel von C. M. von Weber und dem Bruder von Franz Anton von Weber; der Ehe entstammen 4 Töchter (Josepha, Aloysia, Constanze und Sophie)