WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bolze, Carl Peter[^1]
[^1: - verheiratet mit Emilie, geb. Allram (geb. 1780), der Schwester von Josef Allram und Magdalena Allram (verh. Schmelka)
- Vater von Maria (geb. 1811) und Dorothea Bolze (geb. 1819)
Fachangaben und Wertungen während seiner Tätigkeit am Prager Ständetheater (ab mindestens 1815):
- Der Sammler, Jg. 7, Nr. 121 (10.10.1815), S. 504 zu Personalveränderungen 1815: Wahrlich, es ist unangenehm, wenn ein Herr Bolze Rollen von Bayer und Wilhelmi spielt
- Lembert/Carl, Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde für das Jahr 1816, Stuttgart, München 1815, S. 205: „Hülfsrollen im Schauspiel“
- Lembert, Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1817, Stuttgart 1816, S. 469: zweite Liebhaber
- Bäuerle, Taschenbuch für die deutsche Schaubühne auf das Jahr 1817, Wien 1816, S. 91: am Prager Ständetheater Hat kein eigentliches Fach; Er ist, was man bey Theatern, Lückenbüßer nennet, läßt sich mit Glück vielseitig gebrauchen, und sein Fleiß und guter Wille, die nichts verderben, werden dankbar anerkannt. (dort als Polze)
- laut Carl Maria von Webers Notizen-Buch von 1816 fast nie im Musiktheater beschäftigt (u. a. Kämmerling in Alimelek)
- Tagebuch der deutschen Bühnen, Jg. 2, Nr. 12 (Dezember 1817), S. 337: Aushülfsrollen
- Lembert, Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1823, Wien 1822, S. 304: Bediente und Greise
- Tagebuch der deutschen Bühnen, Jg. 11, Nr. 2 (Februar 1826), S. 54f.: Insp. des Schauspiels und der Oper, spielt Greise, Vertrauten
- 9. April 1843 pensioniert, aber auch danach noch regelmäßige Auftritte bis 1856]