WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stromeier, Heinrich Strohmeier, Heinrich Strohmayer, Heinrich[^1]
[^1: - ältester Sohn von Johann Heinrich Stro(h)meyer, Bassist am Weimarer Theater
- Debüt an der Hofoper Dresden am 20. November 1823 als Kilian in Der Freischütz, Engagement ab 1. Januar 1824 im deutschen Département (blieb nur bis 1. November 1824)
- ging ans Hoftheater Weimar, wo er bis zu seiner Pensionierung 1861 blieb; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (21. Mai 1828) die Titelpartie
- seine Oper Der Unsichtbare wurde 1826 in Weimar uraufgeführt]