WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Trostmann, Hr.[^1]
[^1: - im Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1808 [bzw.] auf das Jahr 1809 (Prag 1807 bzw. 1808) nachgewiesen als zweiter Flötist im Orchester des Ständetheaters in Prag
- nach Entlassung des kompletten Prager Theaterorchesters Ostern 1813 von Carl Maria von Weber zum September 1813 wiederangestellt
- im Herbst 1816 in Webers Notizen-Buch als zweiter Flötist (inkl. besoldeter Zusatzverpflichtung für die Schauspielmusik) genannt, demnach als Nachfolger von Janusch als erster Flötist vorgesehen (nach dessen beabsichtigtem, aber nicht erfolgten Abgang in 3 Monaten)
- zweiter Flötist noch unter Kapellmeister Josef Triebensee 1820 (vgl. Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1821, hg. von Wenzel Lembert, Wien 1820, S. 298) und 1826 (vgl. Tagebuch der deutschen Bühnen, hg. von Karl Theodor Winkler, Dresden, Jg. 1826, S. 57)]