WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Adam, Johann Gottlieb
identifier: 1261766326
birth: 1791-07-01, Taubenheim bei Meißen
death: 1869-06-18, Dresden
sex: m
occupation: Hornist
residence: Dresden
Mitglied der Hofkapelle von 1824(?)-1853