WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schütz, Heinrich
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Neustrelitz
residence: Karlsruhe
- ab mindestens 1819 bis 1823 am Theater Neustrelitz, sang in der dortigen Freischütz-Erstaufführung am 12. August 1822 den Max
- verließ im März 1823 mit seiner Ehefrau Friederike Schütz Neustrelitz, um nach Karlsruhe zu gehen; vgl. Neue Strelitzische Anzeigen, Jg. 56, Nr. 10 (5.03.), S. 128
- am Karlsruher Hoftheater zunächst als zweiter Tenor engagiert, sang in der dortigen Erstaufführung der Euryanthe (21. März 1824) den Adolar, in jener des Abu Hassan (16. April 1826) die Titelpartie; von Karlsruhe aus Gastauftritte u. a. in Stuttgart (1825)