WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Meggenhofen, Friedrich; Meggenhof, Friedrich; Meggenhoffen, Friedrich; Meggenhoven, Friedrich; Meggenhofer, Friedrich
identifier: 105616025X
birth: 1770-12-21, Diessen
death: 1844-02-03, Frankfurt/Main
sex: m
occupation: Organist
occupation: Musiklehrer
occupation: Sänger (Bass)
occupation: Schauspieler
occupation: Komponist
residence: Frankfurt am Main
- angeblich Sohn eines Regierungsrats in Burghausen, lebte zunächst bei seiner Mutter in München
- seit 1794 in Frankfurt/Main, ab ca. 1796 am dortigen Theater erst Orchestermusiker, dann Sänger und Gesangslehrer der Chorschule (vgl. Ifflands Theater-Almanach 1807), spielte zudem „Bediente und Aushülfsrollen“ im Schauspiel und „kleine Baß-Parthien“ in der Oper
- seit 1796 verheiratet mit Catharina Sophia, geb. Leibbrand (1781–1843)
- ab 1802 Kantor der evangelischen Kirchen, ab ca. 1803 bis 1830 Organist und Vicarius an der Dreikönigskirche
- gab bei der UA von Webers Silvana in Frankfurt 1810 den Diener Adelhardts (auf Theaterzetteln und dem Rollenheft zur Silvana als „Meggenhof“ angegeben)
- ab 1816 Gesangslehrer des Gymnasiums, damit zusammenhängend wohl Ende der Bühnentätigkeit; außerdem 1820 bis 1823 Gesangslehrer der israelitischen Gemeinde
Beide Söhne ebenfalls Musiker und Instrumentenhändler: Carl Friedrich Joseph Meggenhofen, geb. 28.08.1797 Frankfurt am Main, gest. 29.10.1865 Frankfurt am Main, Musiklehrer (Gesang, Klavier, Gitarre); Friedrich Joseph Meggenhofen, geb. 30.11.1800 Frankfurt am Main, gest. 1.07.1864 Frankfurt am Main, Musiklehrer, Sänger, Trompeter.