WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Napoleon Bonaparte; Napoleon I., Kaiser von Frankreich
identifier: 118586408
birth: 1769-08-15, Ajaccio auf Korsika
death: 1821-05-05, St. Helena
sex: m
occupation: General
occupation: Staatsmann
residence: Paris