WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lannes, Jean; Herzog von Montebello; Marschall Lannes
identifier: 11900044X
birth: 1769-04-11, Lectoure (Gascogne)
death: 1809-05-31, Kaiserebersdorf bei Wien
sex: m
occupation: General
residence: Frankreich
Französischer General aus niederen Verhältnissen und Vertrauter Napoléon Bonapartes.