WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138717184 Pauli, Caroline Auguste Pauly, Caroline Auguste Tilly, Caroline Auguste[^1]
[^1: - nach Bühnendebüt Berlin (1817) 1817/18 am Stadttheater Magdeburg
- ab 16. Mai 1818 als Schauspielerin und Sängerin für das deutsche Singspiel am Dresdner Hoftheater engagiert
- Antrittsvorstellung am 24. Mai 1818 im Schauspiel
- blieb bis zu ihrem frühen Tod in Dresden
- verheiratet seit 1. November 1819 mit Ludwig Ferdinand Pauli]