WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Berthold, Eduard Berthold, Ernst[^1]
[^1: - 1806ff. im Ensemble des Nationaltheaters Frankfurt nachgewiesen, laut Ifflands Theater-Almanach 1807 erster seriöser Bassist in Frankfurt, sang in der UA von Webers Silvana in Frankfurt 1810 den Adelhard, 1814 vom Frankfurter Theater abgegangen (AmZ 16, 696)
- 1814 am Theater Kassel
- am Hamburger Theater Debüt am 22. Dezember 1815 als Sarastro in der Zauberflöte (vgl. Tagebuch der deutschen Bühnen 1816: Herr Berthold v. Theater zu Frankf. a. Mayn)
- von Hamburg Wechsel nach Kassel, Debüt April 1819 (Tagebuch der deutschen Bühnen 1819), dort ab 1821 Anstellung auf Lebenszeit, 1. Bass, sang u. a. in den dortigen Erstaufführungen des Freischütz (1. März 1822) und der Euryanthe (28. Juli 1824) den Caspar bzw. den König, 1835 Versetzung in den Ruhestand (in Kassel außerdem von 1828 bis 1832 Gotthelf Leberecht Berthold als 2. Bass und Bassbuffo engagiert)
- lebte 1839 noch in Kassel; vgl. Allg. Theater-Lexikon (Blum/Herloßsohn/Marggraff), Bd. 1 (1839)]