WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118558404 Joseph II., Kaiser Joseph II. Benedikt August Johann Anton Michael Adam, deutscher Kaiser Joseph II., Erzherzog von Österreich Joseph II., König von Ungarn Joseph II., König von Kroatien Joseph II., König von Böhmen Joseph, Graf von Falkenstein [Regierungszeit als Kaiser 1765–1790. Ältester Sohn Kaiser Franz I. und Maria Theresias.]