WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Joseph II., Kaiser; Joseph II. Benedikt August Johann Anton Michael Adam, deutscher Kaiser; Joseph II., Erzherzog von Österreich; Joseph II., König von Ungarn; Joseph II., König von Kroatien; Joseph II., König von Böhmen; Joseph, Graf von Falkenstein
identifier: 118558404
birth: 1741-03-13, Wien
death: 1790-02-20, Wien
sex: m
occupation: deutscher Kaiser
residence: Wien
Regierungszeit als Kaiser 1765–1790. Ältester Sohn Kaiser Franz I. und Maria Theresias.