WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weise, Georg Christoph
identifier: 117277177
birth: 1741-06-13, Mühlhausen (Thüringen)
death: 1811-08-03, Malente
sex: m
occupation: Organist
occupation: Pastor
residence: Eutin
residence: Malente
1778 als Hoforganist in Eutin bestallt, später Kantor und Subrektor in Eutin (Dienst als Organist bis 1788; 1788–1811 Pastor in Malente