WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Swéerts-Sporck, Maria Aloisia von Pötting-Persing, Maria Aloisia von [dritte Ehefrau (Witwe) des Reichsgrafen Philipp Benitus Johann von Swéerts-Sporck (1752–1809), Eheschließung 1805]