WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lichtenstein, Ernst August Wilhelm
birth: 1825-01-10, Berlin
death: 1828-02-20, Berlin
sex: m
Sohn von Victoire und Hinrich Lichtenstein.