WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schröck, August; Schröck, August Gottlieb
identifier: 13625585X
birth: 1779-11-14, Berlin
death: 1854-06-28, Berlin
sex: m
occupation: Flötist
residence: Berlin
seit 1804 Erster Flötist der Berliner Hofkapelle, Kammermusiker; pensioniert 1845; galt als bedeutender Flötenvirtuose seiner Zeit; 1807 Heirat der Witwe Luise Fleck, geb. Mühl