WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116480289 Cerf, Rudolf Cerf, Carl Rudolf[^1]
[^1: - Sohn von Carl Friedrich Cerf und dessen Frau Henr. Angelica, geb. Isoort (auch Isong, gest. 1856)
- übernahm 1845 die Theaterlizenz seines Vaters und führte die Direktion des Königsstädtischen Theaters weiter (bis zur Schließung 1851); Lizenz anschließend auf weitere Theater übertragen
- Erbauer und Direktor des Victoria-Theaters in Berlin (1859)]