WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hartig, Hr. [laut Ifflands Theater-Almanach 1807 für Aushilfsrollen im Schauspiel und Basspartien in der Oper eingesetzt; sang bei der UA von Webers Silvana in Frankfurt 1810 den Herold; später Chorist am Frankfurter Theater (1821/22)]