WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Horack, Friedrich Ludwig[^1]
[^1: - Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1821 bis 1855
- verheiratet mit Antonie Hunt]