WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 12. Mai 1818
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dresden, im April.

Einen hohen Genuß hat in dem vergangenen Monate den musikalischen Kunstfreunden die zweymalige Aufführung einer vom Kapellmeister Karl Maria von Weber neu komponirten Messe gewährt. Erst bey der zweyten Aufführung konnte ihr das volle Recht widerfahren, da sie das Erstemal wegen der kirchlichen Einrichtung in der Fastenzeit ohne Gloria und Trompeten und Pauken gegeben werden musste[^1]. Hatte sie aber schon dessenungeachtet sowol dem Kenner vollkommene Genüge geleistet, als dem Dilettanten das Herz tief bewegt, so geschah es nun doppelt, da besonders das herrliche Gloria wie billig ein nothwendiges Stück zu der Rundung des Ganzen war. Die höchste, reinste Harmonie, in anspruchslosem Reichtum, machte den Hauptcharakter aus, und vor allen ward das ernste Credo, und das tief zum Gemüth sprechende Sanctus mit Enthusiasmus aufgenommen. Möchte der treffliche Tonsetzer diese Meisterarbeit bald öffentlich durch den Stich bekannt machen.

[^1: Erwähnte Aufführungen: 8. und 24. März 1818.]

[...]