WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Den 4ten August starb in Prag Frau Josephe von Weeber, im 30ten Jahr ihres Alters, in einer unglücklichen Gebärungsstunde [Zur abweichenden Angabe des Sterbeortes (Linz) und -datums (5. August) vgl. den Nachruf in der Bayreuther Zeitung vom 18. September 1794.]. Sie war eine treffliche Schauspielerin, vorzüglich in Anstands-Rollen; Meisterin der Mimik, und ihres schönen Körperbaus. Gleiches Lobes werth, als Gattin und als Mutter.

An ihrem Grabe weint ihr würdiger Gatte; ihr folgen die Thränen Aller, die sie je sahen und kannten. Alle beklagen die der Kunst zu früh entrissene Weeber!