WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 14. März 1801
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater-Chronik.

[...]

– den 2 – Jan. 1801 Das stumme Waldmädchen, wurde angekündigt aber nicht gegeben; dafür Der graue Mann[^1] wiederholt.

[^1: Anton Adolf Crenzin, Der Graue Mann. Ein Sittengemählde der Vorzeit in vier Aufzügen (Graz 1799). In der Theater-Anzeige im Chemnitzer Anzeiger (Jg. 1, Nr. Nr. 52 vom 24. Dezember 1800, S. 214) war bereits für den 26. Dezember 1800 angekündigt: Der graue Mann. Ein ganz neues Ritter- und Zauberspiel in 5 Aufzügen, von Crenzin. (Am 28. Dezember sollte das Fortsetzungsstück Der Prüfstein gegeben werden.) Die Theater-Chronik (ebd., Jg. 2, Nr. 10 vom 7. März 1801, S. 50f. sowie Nr. 11 vom 14. März 1801, S. 58f.) bestätigt das Stattfinden der drei Schauspielaufführungen am 26./28. Dezember 1800 sowie 2. Januar 1801, gibt die Zahl der Aufzüge aber richtig mit 4 an.]