WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1074307569 Kind, Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Friedrich Kind und dessen erster Frau Wilhelmine, die bald nach der Geburt des Kindes starb
- 1813 Kriegsfreiwilliger im Kampf gegen die napoleonischen Truppen, starb nach Verwundung am Lazarettfieber]