WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von Preußen; Wilhelm I. Friedrich Ludwig, Deutscher Kaiser und König von Preußen
identifier: 118632884
birth: 1797-03-22, Berlin
death: 1888-03-09, Berlin
sex: m
residence: Berlin
occupation: Kaiser
- Sohn von Friedrich Wilhelm III. von Preußen und dessen Frau Luise
- seit 11. Juni 1829 verheiratet mit Augusta, geb. von Sachsen-Weimar-Eisenach
- erhielt 1840 den Titel Prinz von Preußen als präsumtiver Nachfolger seines Bruders Friedrich Wilhelm IV.
- leitete 1849 die Niederschlagung des pfälzisch-badischen Aufstands (Kartätschenprinz)
- 1857 Stellvertreter des Königs, seit 1858 Regent, seit 1861 König von Preußen sowie ab 1871 Deutscher Kaiser