WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11882581X BachDigitalPerson_agent_00005288 Walther, Johann Gottfried [Ab 1707 Organist der Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar.]