WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

123075599 Schrödel, Karl Gottlieb Schrötel, Carl Gottlieb[^1]
[^1: - Sohn des Dresdner Hofjuweliers Friedrich Reinhard Schrödel (um 1728–1796)
- 1796 Meister
- laut Dresdner Adress-Kalender 1820 (S. 5 und 185), 1824 (S. 5 und 201) Gold- und Silberarbeiter sowie Hofjuwelier (zuständig für das Grüne Gewölbe), wohnhaft Altmarkt 515
- verheiratet mit Juliane Wilhelmine, geb. Krauß]