WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schneider, Johann; Schneider, Johann Gottlob
identifier: 116829303
birth: 1789-10-28, Altgersdorf
death: 1864-04-13, Dresden
sex: m
occupation: Organist
occupation: Musiklehrer
occupation: Komponist
residence: Leipzig
residence: Görlitz
residence: Dresden
- Sohn des Lehrers und Organisten Johann Gottlob Schneider (1753–1840) und dessen zweiter Frau Anna Rosina, geb. Hänisch (1762–1832), jüngerer Bruder von Friedrich Schneider; musikalische Ausbildung durch den Vater
- ab 1811 Nachfolger seines Bruders als Organist an der Leipziger Universitätskirche
- ab Juni 1812 Organist an St. Peter und Paul in Görlitz, bereits von dort aus kleinere Konzertreisen, u. a. nach Leipzig (Juli 1816, 1821, Sept. 1825), Weimar (Sept. 1820), Magdeburg (Sept. 1825)
- ab 1825 Organist an der evangelischen Hofkirche in Dresden, etwa zeitgleich erschien sein erstes musikalisches Werk im Druck
- ab 1830 Leiter der Dreyßigschen Singakademie
- ausgedehnte Reisen als Organist (1833 nach London)
- Tätigkeit als Orgelsachverständiger und Musiklehrer