WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hertz, Moses Jacob
birth: 1784-08-11, Hamburg
death: 1837-12-05, Philadelphia
sex: m
occupation: Bankier
residence: London
residence: Philadelphia
- Sohn von Jacob Moses Hertz (1752–1833) und dessen Frau Rösel (Rose) Veitel, geb. Ephraim
- Teilhaber des Bankhauses B. A. Goldschmidt, das der Ehemann seiner Cousine Adelheid, geb. Her(t)z leitete
- siedelte nach dem Zusammenbruch der Firma Goldschmidt (1832) und dem Verlust seines Vermögens über in die USA nach Philadelphia
- blieb unverheiratet und ohne Nachkommen