WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1119808774 Falk, Georg von Falk, Georg Abraham Karl Freiherr von Falck[^1]
[^1: - Sohn des Kammerherrn Ludwig Karl von Falk und dessen Frau Maria Agneta Helene, geb. Alewyn
- ab 1803 im hessen-darmstädtischen Militärdienst (1809 Major, 1812 Oberstleutnant, 1813 Oberst, 1821 Generalmajor, 1830 Generalleutnant)
- 1821–1823 Direktor des Kriegsministerialdepartements
- ab 1823 Präsident des Kriegsministeriums
- seit 31. Juli 1828 verheiratet mit Wilhelmine Maria Natalie, geb. von Günderode (1807–1890)
- ab 1829 Mitglied der Ersten Kammer des Landtags des Großherzogtums Hessen]