WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1210732491 David, Henriette Hertz, Henriette[^1]
[^1: - verheiratet mit David Salomon Michael David in dessen 3. Ehe
- Mutter des Geigers Ferdinand David, der Pianistin Louise Dulcken sowie der Geigerin Therese Meyer (geb. um 1815)]